◎WDROW		DSPL.FNC 	ﾊﾟｰｺﾚ2\082\B\TOOLS
書式		wdrow(a1,x,y,dx,m,n,c)
引数		int型1次元配列(a1) int(x,y,dx,m,n,c)
戻り値		void
機能		FFT変換をする関数群の一つ。配列 a1 の内容を波形にして、表示する。
		x,y・・・基線の始点座標 ただし基線は引かれない。
		dx ・・・１要素あたりのドット数
		m  ・・・表示倍率
		n  ・・・表示する要素数
		c  ・・・描画色
コンパイル	不可

◎WDROW2	DSPL.FNC 	ﾊﾟｰｺﾚ2\082\B\TOOLS
書式		wdrow2(a1,x,y,dx,m,n,c)
引数		int型1次元配列(a1) int(x,y,dx,m,n,c)
戻り値		void
機能		FFT変換をする関数群の一つ。配列 a1 の内容を波形にして、表示する。
		x,y・・・基線の始点座標 ただし基線は引かれまない。
		dx・・・１ドットあたりの要素数
		m ・・・・524288 当たりのドット数
		n ・・・ 表示する要素数
		c ・・・ 描画色
参照		wdrow()　(mとdxが違う点に注意)
コンパイル	不可

◎LG_CHG	DSPL.FNC 	ﾊﾟｰｺﾚ2\082\B\TOOLS
書式		lg_chg(a1,mn,xn,dot)
引数		int型1次元配列(a1) int(x,mn,xn,dot)
戻り値		void
機能		FFT変換をする関数群の一つ。cvtで得られたパワースペクトルを、実際に表示する。
		データに最小レベルを mn(dB) 最大レベルを xn(dB) として dotドットに変換する。
		wdrow 関数でスペクトラム表示ができるようになる。
コンパイル	不可

